Von: snoopy

Hi. Interessanter Bericht. Kauf dir mal einen Polarpulsgurt, der vom Wearlink. Der Knopfabstand ist der selbe. Funktioniert tadelos mit dem Garmin Sender. Du brauchst nur den Gurt zu tauschen! Grüsse